\hypertarget{_callback_8cpp}{}\doxysection{D\+:/gitt/\+Microchip\+For32/bsp\+\_\+\+System/\+Callback.cpp 文件参考}
\label{_callback_8cpp}\index{D:/gitt/MicrochipFor32/bsp\_System/Callback.cpp@{D:/gitt/MicrochipFor32/bsp\_System/Callback.cpp}}


全局中断在此实现  


{\ttfamily \#include \char`\"{}vartable.\+h\char`\"{}}\newline
Callback.\+cpp 的引用(Include)关系图\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{_callback_8cpp__incl}
\end{center}
\end{figure}


\doxysubsection{详细描述}
全局中断在此实现 



在文件 \mbox{\hyperlink{_callback_8cpp_source}{Callback.\+cpp}} 中定义.

