\hypertarget{_callback_8h}{}\doxysection{D\+:/gitt/\+Microchip\+For32/bsp\+\_\+\+System/\+Callback.h 文件参考}
\label{_callback_8h}\index{D:/gitt/MicrochipFor32/bsp\_System/Callback.h@{D:/gitt/MicrochipFor32/bsp\_System/Callback.h}}


全局中断在此实现  


此图展示该文件直接或间接的被哪些文件引用了\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{_callback_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}


\doxysubsection{详细描述}
全局中断在此实现 



在文件 \mbox{\hyperlink{_callback_8h_source}{Callback.\+h}} 中定义.

