\hypertarget{_s_t_l___queue_8cpp}{}\doxysection{D\+:/gitt/\+Microchip\+For32/\+STL\+\_\+\+Device/\+STL\+\_\+\+Queue.cpp 文件参考}
\label{_s_t_l___queue_8cpp}\index{D:/gitt/MicrochipFor32/STL\_Device/STL\_Queue.cpp@{D:/gitt/MicrochipFor32/STL\_Device/STL\_Queue.cpp}}


实现了\+STL库中的\+Queue  


{\ttfamily \#include \char`\"{}STL\+\_\+\+Queue.\+h\char`\"{}}\newline
STL\+\_\+\+Queue.\+cpp 的引用(Include)关系图\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=223pt]{_s_t_l___queue_8cpp__incl}
\end{center}
\end{figure}


\doxysubsection{详细描述}
实现了\+STL库中的\+Queue 



在文件 \mbox{\hyperlink{_s_t_l___queue_8cpp_source}{STL\+\_\+\+Queue.\+cpp}} 中定义.

