\hypertarget{bscpp___i_i_c_8h}{}\doxysection{D\+:/gitt/\+Microchip\+For32/bscpp\+\_\+\+Device/bscpp\+\_\+\+IIC.h 文件参考}
\label{bscpp___i_i_c_8h}\index{D:/gitt/MicrochipFor32/bscpp\_Device/bscpp\_IIC.h@{D:/gitt/MicrochipFor32/bscpp\_Device/bscpp\_IIC.h}}


本类实现软件\+IIC功能 依此类派生出其他软件\+IIC功能  


{\ttfamily \#include \char`\"{}varint.\+h\char`\"{}}\newline
bscpp\+\_\+\+IIC.\+h 的引用(Include)关系图\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=214pt]{bscpp___i_i_c_8h__incl}
\end{center}
\end{figure}
此图展示该文件直接或间接的被哪些文件引用了\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{bscpp___i_i_c_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{类}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class \mbox{\hyperlink{classbscpp___i_i_c}{bscpp\+\_\+\+IIC}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em IIC的基础实现方法 留下三个保护性接口需要实现,分别是控制时钟,控制数据,延时函数 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{枚举}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
enum \{ \mbox{\hyperlink{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55ba048bbf954430bbc34fa11280165ed534}{IIC\+\_\+\+RESET}}
, \mbox{\hyperlink{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55ba9e128b73c7beb33be6b4e953a7fddc66}{IIC\+\_\+\+SET}}
, \mbox{\hyperlink{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55bae4ead84d2c3bbc3f2403d9a5157a3f94}{IIC\+\_\+\+READ}}
 \}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 控制管脚的三种状态(置位,复位,读取) \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{详细描述}
本类实现软件\+IIC功能 依此类派生出其他软件\+IIC功能 



在文件 \mbox{\hyperlink{bscpp___i_i_c_8h_source}{bscpp\+\_\+\+IIC.\+h}} 中定义.



\doxysubsection{枚举类型说明}
\mbox{\Hypertarget{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55b}\label{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55b}} 
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{anonymous enum}{anonymous enum}}
{\footnotesize\ttfamily anonymous enum}



控制管脚的三种状态(置位,复位,读取) 

\begin{DoxyEnumFields}{枚举值}
\raisebox{\heightof{T}}[0pt][0pt]{\index{IIC\_RESET@{IIC\_RESET}!bscpp\_IIC.h@{bscpp\_IIC.h}}\index{bscpp\_IIC.h@{bscpp\_IIC.h}!IIC\_RESET@{IIC\_RESET}}}\mbox{\Hypertarget{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55ba048bbf954430bbc34fa11280165ed534}\label{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55ba048bbf954430bbc34fa11280165ed534}} 
IIC\+\_\+\+RESET&管脚复位状态 \\
\hline

\raisebox{\heightof{T}}[0pt][0pt]{\index{IIC\_SET@{IIC\_SET}!bscpp\_IIC.h@{bscpp\_IIC.h}}\index{bscpp\_IIC.h@{bscpp\_IIC.h}!IIC\_SET@{IIC\_SET}}}\mbox{\Hypertarget{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55ba9e128b73c7beb33be6b4e953a7fddc66}\label{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55ba9e128b73c7beb33be6b4e953a7fddc66}} 
IIC\+\_\+\+SET&管脚置位状态 \\
\hline

\raisebox{\heightof{T}}[0pt][0pt]{\index{IIC\_READ@{IIC\_READ}!bscpp\_IIC.h@{bscpp\_IIC.h}}\index{bscpp\_IIC.h@{bscpp\_IIC.h}!IIC\_READ@{IIC\_READ}}}\mbox{\Hypertarget{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55bae4ead84d2c3bbc3f2403d9a5157a3f94}\label{bscpp___i_i_c_8h_a06fc87d81c62e9abb8790b6e5713c55bae4ead84d2c3bbc3f2403d9a5157a3f94}} 
IIC\+\_\+\+READ&读取管脚状态 \\
\hline

\end{DoxyEnumFields}


在文件 \mbox{\hyperlink{bscpp___i_i_c_8h_source}{bscpp\+\_\+\+IIC.\+h}} 第 \mbox{\hyperlink{bscpp___i_i_c_8h_source_l00044}{44}} 行定义.

