\hypertarget{vartable_8cpp}{}\doxysection{D\+:/gitt/\+Microchip\+For32/bscpp\+\_\+\+System/vartable.cpp 文件参考}
\label{vartable_8cpp}\index{D:/gitt/MicrochipFor32/bscpp\_System/vartable.cpp@{D:/gitt/MicrochipFor32/bscpp\_System/vartable.cpp}}


全局向量在此生成  


{\ttfamily \#include \char`\"{}vartable.\+h\char`\"{}}\newline
vartable.\+cpp 的引用(Include)关系图\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{vartable_8cpp__incl}
\end{center}
\end{figure}


\doxysubsection{详细描述}
全局向量在此生成 



在文件 \mbox{\hyperlink{vartable_8cpp_source}{vartable.\+cpp}} 中定义.

