\hypertarget{bsp___i_i_c_8h}{}\doxysection{D\+:/gitt/\+Microchip\+For32/bsp\+\_\+\+Device/bsp\+\_\+\+IIC/bsp\+\_\+\+IIC.h 文件参考}
\label{bsp___i_i_c_8h}\index{D:/gitt/MicrochipFor32/bsp\_Device/bsp\_IIC/bsp\_IIC.h@{D:/gitt/MicrochipFor32/bsp\_Device/bsp\_IIC/bsp\_IIC.h}}


本类实现软件\+IIC功能 依此类派生出其他软件\+IIC功能  


{\ttfamily \#include \char`\"{}varint.\+h\char`\"{}}\newline
bsp\+\_\+\+IIC.\+h 的引用(Include)关系图\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=228pt]{bsp___i_i_c_8h__incl}
\end{center}
\end{figure}
此图展示该文件直接或间接的被哪些文件引用了\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{bsp___i_i_c_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{类}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class \mbox{\hyperlink{classbsp___i_i_c}{bsp\+\_\+\+IIC}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em IIC的基础实现方法 留下三个保护性接口需要实现,分别是控制时钟,控制数据,延时函数 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{枚举}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
enum \{ \mbox{\hyperlink{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7a048bbf954430bbc34fa11280165ed534}{IIC\+\_\+\+RESET}}
, \mbox{\hyperlink{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7a9e128b73c7beb33be6b4e953a7fddc66}{IIC\+\_\+\+SET}}
, \mbox{\hyperlink{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7ae4ead84d2c3bbc3f2403d9a5157a3f94}{IIC\+\_\+\+READ}}
 \}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 控制管脚的三种状态(置位,复位,读取) \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{详细描述}
本类实现软件\+IIC功能 依此类派生出其他软件\+IIC功能 



在文件 \mbox{\hyperlink{bsp___i_i_c_8h_source}{bsp\+\_\+\+IIC.\+h}} 中定义.



\doxysubsection{枚举类型说明}
\mbox{\Hypertarget{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7}\label{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7}} 
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{anonymous enum}{anonymous enum}}
{\footnotesize\ttfamily anonymous enum}



控制管脚的三种状态(置位,复位,读取) 

\begin{DoxyEnumFields}{枚举值}
\raisebox{\heightof{T}}[0pt][0pt]{\index{IIC\_RESET@{IIC\_RESET}!bsp\_IIC.h@{bsp\_IIC.h}}\index{bsp\_IIC.h@{bsp\_IIC.h}!IIC\_RESET@{IIC\_RESET}}}\mbox{\Hypertarget{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7a048bbf954430bbc34fa11280165ed534}\label{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7a048bbf954430bbc34fa11280165ed534}} 
IIC\+\_\+\+RESET&管脚复位状态 \\
\hline

\raisebox{\heightof{T}}[0pt][0pt]{\index{IIC\_SET@{IIC\_SET}!bsp\_IIC.h@{bsp\_IIC.h}}\index{bsp\_IIC.h@{bsp\_IIC.h}!IIC\_SET@{IIC\_SET}}}\mbox{\Hypertarget{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7a9e128b73c7beb33be6b4e953a7fddc66}\label{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7a9e128b73c7beb33be6b4e953a7fddc66}} 
IIC\+\_\+\+SET&管脚置位状态 \\
\hline

\raisebox{\heightof{T}}[0pt][0pt]{\index{IIC\_READ@{IIC\_READ}!bsp\_IIC.h@{bsp\_IIC.h}}\index{bsp\_IIC.h@{bsp\_IIC.h}!IIC\_READ@{IIC\_READ}}}\mbox{\Hypertarget{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7ae4ead84d2c3bbc3f2403d9a5157a3f94}\label{bsp___i_i_c_8h_adf764cbdea00d65edcd07bb9953ad2b7ae4ead84d2c3bbc3f2403d9a5157a3f94}} 
IIC\+\_\+\+READ&读取管脚状态 \\
\hline

\end{DoxyEnumFields}


在文件 \mbox{\hyperlink{bsp___i_i_c_8h_source}{bsp\+\_\+\+IIC.\+h}} 第 \mbox{\hyperlink{bsp___i_i_c_8h_source_l00044}{44}} 行定义.

