
\begin{DoxyRefList}
\item[成员 \mbox{\hyperlink{classbsp___i_i_c_ad3d17035a8d19842ccabbf743a4405f4}{bsp\+\_\+\+IIC\+::IIC\+\_\+\+Delay}} (void)=0]\label{todo__todo000003}%
\Hypertarget{todo__todo000003}%
需要为其实现才可使用软件\+IIC  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{classbsp___i_i_c_a9c71db14d666983ab15621f119bdc171}{bsp\+\_\+\+IIC\+::IIC\+\_\+\+SCK}} (u8 var)=0]\label{todo__todo000001}%
\Hypertarget{todo__todo000001}%
需要为其实现才可使用软件\+IIC  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{classbsp___i_i_c_adf1ba1196ef163ab1958747744dd8a14}{bsp\+\_\+\+IIC\+::IIC\+\_\+\+SDA}} (u8 var)=0]\label{todo__todo000002}%
\Hypertarget{todo__todo000002}%
需要为其实现才可使用软件\+IIC  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{vartable_8h_a848c96750b960675b1bd032c1c2725e5}{Main\+Init}} (void)]\label{todo__todo000004}%
\Hypertarget{todo__todo000004}%
在此处填写初始化程序  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{vartable_8h_af89e02f2d993332a8dea8fef6b78a7bc}{Main\+System}} (void)]\label{todo__todo000005}%
\Hypertarget{todo__todo000005}%
在此处填写主进程程序 
\end{DoxyRefList}