
\begin{DoxyRefList}
\item[成员 \mbox{\hyperlink{classbscpp___i_i_c_a9ecb52cad582a9fbf6969fb1869437da}{bscpp\+\_\+\+IIC\+::IIC\+\_\+\+Delay}} (void)=0]\label{todo__todo000003}%
\Hypertarget{todo__todo000003}%
需要为其实现才可使用软件\+IIC  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{classbscpp___i_i_c_a1dfe20de93d00a928e82f087c1f26100}{bscpp\+\_\+\+IIC\+::IIC\+\_\+\+SCK}} (u8 var)=0]\label{todo__todo000001}%
\Hypertarget{todo__todo000001}%
需要为其实现才可使用软件\+IIC  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{classbscpp___i_i_c_a03b0f1f860d09779d5491c9035fd4c32}{bscpp\+\_\+\+IIC\+::IIC\+\_\+\+SDA}} (u8 var)=0]\label{todo__todo000002}%
\Hypertarget{todo__todo000002}%
需要为其实现才可使用软件\+IIC  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{vartable_8h_a848c96750b960675b1bd032c1c2725e5}{Main\+Init}} (void)]\label{todo__todo000004}%
\Hypertarget{todo__todo000004}%
在此处填写初始化程序  
\item[成员 \mbox{\hyperlink{vartable_8h_af89e02f2d993332a8dea8fef6b78a7bc}{Main\+System}} (void)]\label{todo__todo000005}%
\Hypertarget{todo__todo000005}%
在此处填写主进程程序 
\end{DoxyRefList}